en	The username is already in use.
ru	Такое имя пользователя уже существует.

en	The hostname "{0}" was not valid.
ru	Имя хоста "{0}" не действительно.

en	The given password was empty.
ru	Пароль не задан.

en	The passwords did not match.
ru	Пароли не совпадают.