en	The username is already in use.
fr	Le nom d'utilisateur est déjà utilisé.

en	The hostname "{0}" was not valid.
fr	Le nom d'hôte « {0} » n'était pas valide.

en	The given password was empty.
fr	Le mot de passe donné est vide.

en	The passwords did not match.
fr	Les mots de passe ne correspondent pas.