en	Authentication required
vi	Yêu cầu xác thực

en	Username
vi	Tên truy cập

en	Password
vi	Mật khẩu

en	New password
vi	Mật khẩu mới

en	Login
vi	Đăng nhập

en	Logout
vi	Đăng xuất

en	Update
vi	Cập Nhật

en	Submit
vi	Gửi

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"