en	Authentication required
uk	Потрібна автентифікація

en	Username
uk	Ім'я користувача

en	Password
uk	Пароль

en	New password
uk	Новий пароль

en	Login
uk	Ввійти

en	Logout
uk	вийти

en	Update
uk	Оновлення

en	Submit
uk	Надіслати

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"