en	Authentication required
sr	Потребна аутентификација

en	Username
sr	Корисничко име

en	Password
sr	Лозинка

en	New password
sr	Нова лозинка

en	Login
sr	Пријави се

en	Logout
sr	Одјави се

en	Update
sr	Ажурирај

en	Submit
sr	Пошаљи

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"