en	Authentication required
ru	Требуется проверка подлинности

en	Username
ru	Имя пользователя

en	Password
ru	Пароль

en	New password
ru	Новый пароль

en	Login
ru	Вход в систему

en	Logout
ru	Выйти из системы

en	Update
ru	Обновить

en	Submit
ru	Отправить

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"