en	Authentication required
pl	Wymagane uwierzytelnienie

en	Username
pl	Użytkownik

en	Password
pl	Hasło

en	New password
pl	Nowe hasło

en	Login
pl	Zaloguj

en	Logout
pl	Wyloguj

en	Update
pl	Aktualizuj

en	Submit
pl	Wyślij

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"