en	Authentication required
km	ត្រូវការសិទ្ធ

en	Username
km	ឈ្មោះ​គណនី

en	Password
km	ពាក្យ​សម្ងាត់

en	New password
km	ពាក្យសម្ងាត់​ថ្មី

en	Login
km	ចុះឈ្មោះចូល

en	Logout
km	ចាកចេញ

en	Update
km	ទំនើបកម្ម

en	Submit
km	ដាក់ស្នើ

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"