en	Authentication required
ja	認証が必要

en	Username
ja	ユーザー名

en	Password
ja	パスワード

en	New password
ja	新しいパスワード

en	Login
ja	ログイン

en	Logout
ja	ログアウト

en	Update
ja	アップデート

en	Submit
ja	送信

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"