en	Authentication required
fr	Authentication obligatoire

en	Username
fr	Nom d'utilisateur

en	Password
fr	Mot de passe

en	New password
fr	Nouveau mot de passe

en	Login
fr	Se connecter

en	Logout
fr	Se déconnecter

en	Update
fr	Mise à jour

en	Submit
fr	Soumettre

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"