en	Authentication required
fi	Todennus vaaditaan

en	Username
fi	Käyttäjätunnus

en	Password
fi	Salasana

en	New password
fi	Uusi salasana

en	Login
fi	Kirjaudu sisään

en	Logout
fi	Kirjaudu ulos

en	Update
fi	Päivitä

en	Submit
fi	Lähetä

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"