en	Authentication required
el	Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας

en	Username

en	Password
el	Κωδικός

en	New password
el	Νέος κωδικός πρόσβασης

en	Login
el	Σύνδεση

en	Logout
el	Αποσύνδεση

en	Update
el	Ενημέρωση

en	Submit
el	Αποστολή

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"