en	Authentication required
cs	Vyžadováno ověření

en	Username
cs	Uživatelské jméno

en	Password
cs	Heslo

en	New password
cs	Nové heslo

en	Login
cs	Přihlásit

en	Logout
cs	Odhlásit

en	Update
cs	Aktualizovat

en	Submit
cs	Odeslat

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"