en	Authentication required
ar	تسجيل الدخول اجباري

en	Username
ar	اسم المستخدم

en	Password
ar	كلمة السر

en	New password
ar	كلمة المرور الجديدة

en	Login
ar	تسجيل الدخول

en	Logout
ar	تسجيل الخروج

en	Update
ar	تحديث

en	Submit
ar	إعتماد

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"