en	The username is already in use.
tr	Bu kullanıcı adı zaten kullanılıyor.

en	The hostname "{0}" was not valid.
tr	"{0}" ana bilgisayar adı geçerli değildi.

en	The given password was empty.
tr	Verilen şifre boş.

en	The passwords did not match.
tr	Şifreler eşleşmiyor.